---
title: 待测试
description: 当前版本已实现但仍需人工验证的变更项
---

# 待测试

- GitHub Pages：新增版本 tag 触发的前端静态站点自动发布 workflow，需在仓库 Pages 设置中选择 GitHub Actions 并验证路由刷新回退。
- 画布图片切图：行数 / 列数会生成可直接拖拽的等分切图线，并支持新增横向 / 纵向线、删除单条线、重置切图线和切片数量预览。
- Codex App 插件文档：新增插件安装教程，区分 AI 自动安装、手动安装和本仓库开发调试安装；同步优化插件 README 与技能说明。
- 顶部导航：缩小桌面顶部导航栏高度，导航项下划线和内容垂直对齐需确认。
- 配置与用户偏好：新增独立顶部导航页面，并在页面和弹窗中复用同一套配置面板；新增 Codex Tab，展示插件安装和本地 Agent 启动步骤，可配置本地 Agent 地址、Connect token 和工具执行确认开关。
- Codex 全局连接：配置页可直接连接本地 Canvas Agent，连接状态同步到画布和顶部 OpenAI 状态图标，刷新后会按本地保存的地址和 token 自动尝试重连；需验证已连接、连接中、连接失败、断开和刷新自动重连状态。
- 画布 Agent：Codex 旧 thread 在重启后不可用时会自动新建会话并重试，需验证进入画布直接发送消息不会再出现 `thread not loaded` 或 `no rollout found`。
- 画布 Agent：切换不同画布时会清空并重新加载当前 canvasId 对应的 Codex 会话，需验证不会继续显示上一个画布的对话。
- 画布 Agent：右侧 Agent 面板移除网站 / 本机模式切换，固定使用本机 Agent。
- 配置与用户偏好：每个模型渠道新增 OpenAI / Gemini 调用格式选择，默认 OpenAI，切换默认格式时同步更新默认 Base URL；渠道 Tab 增加紧凑醒目的提醒，说明模型是否可选需要到“模型”Tab 选择。
- Gemini 调用格式：支持拉取 Gemini 模型列表，并用于文本问答、在线 Agent 工具调用、基础生图和图生图请求。
- Gemini 生图：生图工作台和画布生图会把尺寸配置转换为 Gemini `responseFormat.image.aspectRatio` 传入，需验证 1:1、9:16、16:9 及自定义像素尺寸的输出比例。
- 音频和视频生成：选择 Gemini 调用格式时先给出不支持提示，仍需使用 OpenAI 兼容渠道。
- WebDAV 同步：移除 Next.js 转发代理和连接方式选择，改为浏览器前端直接连接 WebDAV 服务。
- 提示词库：移除 Next.js route 抓取和服务端内存缓存，改为浏览器前端直连 GitHub 原始文件并缓存到 IndexedDB。
- 提示词库：移除已 404 的 `EvoLinkAI/awesome-gpt-image-2-API-and-Prompts` 来源。
- 前端构建：移除 Next.js，改为 Vite + React Router，并将前端目录调整为 `pages` / `components` / `stores` / `lib` / `layouts` / `styles`，需验证首页、图片/视频工作台、素材、提示词库和画布路由跳转。
- 前端构建：修复 TypeScript 严格检查下的构建报错。
- Vercel 部署：新增 `web` 和 `docs` 两个子项目的 Vercel 配置，需分别验证静态前端和文档站部署。
- Docker 部署：运行镜像从 Node serve 改为 nginx 静态托管，需验证前端路由刷新回退。
- 环境变量：移除过期的后端 `.env.example` 示例文件。
- 生图工作台：修复失败图片点击重试后只保存在页面状态、刷新或跳转后丢失的问题，重试成功结果会写入本地图片存储和生成记录。
